[GeV] T (b-jet selection) b-jet p

0 100 200 300 400 500 600

[fb/GeV] T /dp σd

0 50 100 150 200 250 300 MCFM_nnpdf23 x NP np err. MCFM_nnpdf23 x NP scale err. MCFM_nnpdf23 x NP pdf err. err. sα MCFM_nnpdf23 x NP MCFM_nnpdf23 x NP stat. err. MCFM_ct10 x NP stat. err. MCFM_mstw2008 x NP stat. err.